Caminhão tenta desviar de buraco na Br-364 próximo a fazendinha e acaba colidindo com Carreta Bi-trem

O grave acidente ocorreu na manha desta Sexta feira(26)na Br-364 no perímetro próximo a fazendinha, a colisão segundo informações foi ocasionada por um buraco feito pelo DNIT(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Tudo aconteceu quando o caminhoneiro (ainda não identificado) foi tentar desviar e acabou acertando o caminhão que vinha na pista. Com a colisão a cabine do caminhão acabou saindo.

Segundo informações um dos motoristas ficou preso as ferragens.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado juntamente com a Policia Rodoviária Federal para comparecer no local e prestar o suporte nescessário.

Em breve mais informações.

O post Caminhão tenta desviar de buraco na Br-364 próximo a fazendinha e acaba colidindo com Carreta Bi-trem apareceu primeiro em Jaru Online.